Dossier 5

Conradin Clavuot

Die Kraftwerkbauten

im Kanton Graubünden

Über die Faszination des unterirdischen Bauens Ein Blick auf die Landkarte des Kantons Graubünden mit den einge tragenen Kraftwerkanlagen – inklusive deren Verbindungsstollen – zeigt, dass die vermeintlich ungestörte Naturlandschaft unterirdisch durch ein weitläufiges Netz aus Beton und Stahl verbunden ist.

Es ist uns Zeitgenossen wohl eigen, dass wir am Menschenwerk sowie an der Natur auch sein das, was wir sehen, zum Thema machen, während Gutes.

dasjenige, das unsichtbar verbleibt, uns weniger So verdeutlicht die Landkarte des Kantons interessiert. Dies zeigt sich eindrücklich an den Graubünden mit den eingetragenen Kraftwerk Hochdruckanlagen der Wasserkraftwerke in den anlagen, dass im Untergrund eine dichte Vernet Bergen. Im Freien erstellte Zentralen, Nebengebäuzung vorhanden ist – jedoch ist für den Betrachde, Leitungsmasten, Staudämme und andere Infra ter die Gesamtkonzeption dieser Anlage kaum strukturen werden von allen möglichen Instanzen begreifbar. Es tauchen an nicht nachvollziehbahinterfragt und architektonisch diskutiert. Was ren Orten sonderbare Betonkonstrukte aus einer jedoch unter der Erde liegt, stört anscheinend we Waldlichtung auf, kammähnliche Stahlraster niger und wird allein dem Ingenieur überlassen. stehen im Seeausfluss, eine auf einem perfekt ge Dies ist eigenartig und nicht wirklich konsequent, rundeten und sich erhebenden Unterbau stehende hat aber betreffend Architektur und Faszination vermeintliche Kapelle ohne betretbaren Innen Die Reisekarte des

Kantons Graubünden

mit den talübergreifenden Kraftwerkanlagen und unterirdischer

Infrastruktur wie Stollen

(gestrichelte Linien).

© Rhätische Bahn, 1990

56

k+a 1/2023

raum steht am Rand des Dorfes, oder riesige metallene Wasserrohre dominieren einen Berghang.

Die im Berginnern liegenden – eben unsichtbaren – Installationen verbinden diese einzelnen Funktionsteile zu einem sinnhaften Ganzen.

Ort und Formensprache

Architekten hätten die Aufgabe, Raum, Material, Funktion und Ort zu einer Symbiose zu bringen. Vielfach geschieht – und geschah – dies mittels Dekoration, Tarnung, mittels Beizugs von Analogien zu verharmlosenden oder zu bekannten bestehenden, gewohnten Baubeispielen.

Diese Strategie benutzten Architekten vor allem, weil sie in einem Umfeld von historischen Kleinbauten oder unberührten Landschaften plötzlich riesige Baukomplexe präsentieren sollten. Der Bezug auf gewohnte Bautypologien war hier eine Möglichkeit, die Grossprojekte als neue menschliche Interventionen im Umfeld annehmen und akzeptieren zu können. So finden wir frühe Kraftwerkzentralen, die Anleihen bei Schlössern oder Kathedralen machen. Die Formensprache der Moderne führte dann Richtung Abstraktion, die Gestaltung leitete sich von der architektonischen Funktion ab, die Ausgestaltung war von reduzierter Schlichtheit, es dominierten Baustoffe wie Beton, Glas und Stahl.

Gehen wir aber ins Berginnere, dann eröffnen sich andere, ungewohnte Eindrücke! Wir treffen auf Funktionsteile, die jegliche Massstäbe sprengen, die sich nicht um Fassaden und um Repräsentanz kümmern. Diese Räume sind vollständig Weltausstellung in Paris. Er sah dort die ersten Spiel mit Licht und vom Ort bestimmt – der Berg ist omnipräsent und Belichtungsanlagen und muss die Bedeutung des Schatten im Inneren der Schwergewichtsdefiniert das statische Konzept. Sie haben auch mit elektrischen Lichts und dessen Verwendungsmög mauer Albigna (Baujahr der Funktion zu tun: Sie sind reiner Ausdruck der lichkeiten als Attraktion für die Hotellerie und 1959) mit Raumhöhen eigenen Bestimmung in der Gesamtkomposition. den Tourismus erkannt haben. Sogleich erstand er von bis zu 110 m.

Sie sind durchgehend definiert durch das vor Ort eine der Anlagen und liess noch im selben Jahr am Foto Christian Kerez anzuwendende Baumaterial – im Allgemeinen Be Bach in der Nähe des Kulmhotels ein kleines Kraftton und Naturstein. Und die Räume sind zumeist werk erstellen. Bereits an Weihnachten erstrahlgrandios. Die Bauteile sind nicht bewusst archi ten für die Gäste im Speisesaal des Hotels neben tektonisch gestaltet, sie sind nicht inszeniert. Sie Petroleumleuchten auch einige Bogen lampen.

sind Ausdruck ihrer eigenen Bestimmung vor Ort.

In der Folge wurden viele weitere solcher Und dies genügt, um gute Architektur zu sein.

Kleinanlagen gebaut. Erstellt und genutzt wurden sie vor allem durch Private, von Hotels und Klein

Die Kraftwerkbauten

industrien. Die Zeit der dunklen, rauchigen und im Kanton Graubünden – lärmigen Küchen und Werkstätten schien vorbei ein kurzer historischer Rückblick zu sein.

Der Beginn des Kraftwerkbaus im Kanton

In der Folge entstanden auch Anlagen für das Graubünden lässt sich auf das Jahr 1878 datieren. Gemeinwohl. Hierfür wurde mehr produzierte In diesem Jahr besuchte Johannes Badrutt, Grün Energie benötigt, und man begann, grössere Geder des Kulmhotels in St. Moritz und eifriger Förbiete als Wasserlieferer funktional zusammen derer der Wintersportinteressen des Kurorts, die zu denken. Es entwickelten sich so komplexere a+a 1/2023

57

Betriebssysteme, die auch immer mehr mit den Tücken der Topographie zu kämpfen hatten: Die Rohre mussten möglichst direkt zu den Maschinen geführt werden und hatten so Hügel zu durchstossen oder Abtiefungen zu überbrücken.

Wasser sollte zu bestimmten Zeiten zu Strom verarbeitet werden können, so musste man Reservoirs bauen. Die idealen Orte der Wasserfassungen lagen manchmal weit entfernt von den Zentralen, und es benötigte Freileitungsstollen und Kanäle. Der produzierte Strom musste schliesslich auf eine im Haushalt nutzbare Spannung gebracht werden, und so entstanden die ersten Transformatorengebäude und die Freiluftschaltanlagen. Weitere neue Raumbegriffe und Nutzungen mit märchenhaften Namen wurden kreiert: Wasserschloss, Umformerstation, Druckleitungstrassee, Speicherbecken, Grundablass, Schützenkammer. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 entstanden die ersten wirklich grossen Kraftwerkanlagen. Anlagen, die ganze Talschaften veränderten.

Hier begann sich auch die Öffentlichkeit in die Fragen der Ausgestaltungen einzubringen: «Der Schweizer Heimatschutz wurde am 1. Juli 1905 in Bern ins Leben gerufen. Gruppierungen aus den Kantonen Basel, Bern und Graubünden sowie aus der Waadt und Zürich waren bei der Gründung aktiv. Der Zusammenschluss kam unter dem Eindruck der fulminanten wirtschaftlichen, industriellen und touristischen Entwicklung im ausgehenden 19. Jahrhundert zustande und bezweckte den Heimat, Denkmal und Naturschutz im weitesten Sinn.»¹ Es wurden in den betreffenden Zeitschriften schlechte und architektonisch solid und gut ausgestaltete Beispiele einander gegenübergestellt und präzis beschrieben. Für die Ausgestaltungen der Repräsentationsbauten wurden Architekturwettbewerbe durchgeführt, und man versuchte dem Menschen die neuen Annehmlichkeiten der elektrischen Energie ansprechend zu präsentieren.

Im Berg drin entstanden in jener Zeit nur bescheidene Anlagen. So baute man in mühsamer Arbeit kleinere Rückhaltereservoirs am oberen Ende des Druckrohrs in den Fels, wenn sich keine Lage für einen kleinen See anbot. Die Lage des Beginns der Druckleitung war aus technischer Sicht definiert, und so musste man mit den vorhandenen Bedingungen vorliebnehmen. Da die Kleinkraftwerke auch mehr in durchlaufender Produktion genutzt wurden und die Wassermengen eher bescheiden dimensioniert waren, sind diese Innenräume auch zumeist eher klein. Ihre Ausstrahlung war bescheiden, in der öffentlichen Diskussion nahmen sie eine Nebenrolle ein.

58

k+a 1/2023

Die Zentrale Ova Spin

der Engadiner Kraftwerke AG (1970). Das enge Tal und die Unmöglichkeit, im Nationalpark grosse

und frei stehende Bauten

zu errichten, hatten zur

Folge, dass Stausee,

Zentralengebäude,

Seeüberlauf und die gewaltigen Fundamente zu einem einzigen Gebäude verschmolzen wurden.

Foto Christian Kerez

Der Maschinenraum

der Zentrale Bärenburg

(Kraftwerke Hinterrhein AG, 1963). Für Teilbereiche dieses Baus wurde der Architekt Konrad Metzger beigezogen, der bei der Motor Columbus

AG in Baden angestellt

war. Die Befensterung ist

sehr sorgfältig proportioniert und detailliert –

wenn auch kaum je für einen Menschen einsehbar.

Foto Christian Kerez

Die Entstehung grosser

Gründe für unterirdische Anlagen

unterirdischer Räume nach

beim Kraftwerkbau

dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Die enorme Nachfrage nach elektrischer

Der wirtschaftliche und soziale Wandel nach Energie hatte etwa ab 1950 den Bau grosser Indem Ende des Zweiten Weltkriegs brachte eine frastrukturen zur Folge. Man begann, Anlagen zu völlig neue Dynamik in den Kraftwerkbau. Der erstellen, die ganze Talschaften überwanden und Bund verlangte von den Gemeinden und Kanto verbanden. Gigantische Wassermassen aus dem «

nen eine umfassende Auflistung aller möglichen Alpenraum sollten zur richtigen Zeit den Haus Zentrale und Druck für die Wasserkraft nutzbaren Geländestufen. Da halten und der Industrie in den Ballungszentren leitung der 1904–1907

wurden ganze Talschaften wie der Hinterrhein, den Strom liefern. Finanziell lukrative Funktions erbauten Zentrale der die Seelandschaft des Oberengadins oder das Ursysteme wurden entwickelt: Der teure Tagesstrom Kraftwerke Brusio in Campocologno (1967

serental im Kanton Uri planerisch zu gestauten ergab mehr Geld, als das Heraufpumpen des Was abgebrochen). Zu seiner Talschaften umgedacht. Glücklicherweise wurden sers aus einem tiefer gelegenen in einen höheren Zeit weltweit das Kraftviele dieser Grossprojekte nicht verwirklicht. No See kostete. Die Infrastrukturen wurden – wenn werk mit dem höchsten genutzten Gefälle. 12 in tabene brauchte es bereits damals zu deren Ver nicht allzu gross – aus verschiedenen Gründen Serie geschaltete Peltonhinderung die Mobilisierung der gesamten Bevöl in den Fels verlegt: Zunächst bezweckt das von turbinen lieferten Strom in kerung. Es wäre wünschenswert, dass sich in der Ingenieuren ausgearbeitete und letztlich starre die lombardischen Indusaktuellen Energiediskussion und damit in der Fra Funktionssystem eine optimierte, verlustfreie triezentren. © Archiv der Kraftwerke Brusio AG

ge um die Verbauung von Gebirgslandschaften – Energienutzung. So ergeben sich die Standorte heute vor allem mit riesigen Photovoltaikanlagen von Bauteilen zuweilen an geographisch herausund dazu benötigten Infrastrukturen, wie Strassen fordernden und auch bautechnisch unsinnigen Die Zentrale Palü, erbaut 1927 – Beispiel der ersten und Leitungen – nicht die überhitzten Gemüter Orten. Manchmal die einzige Möglichkeit, dort zu Generation von Kraft aus der Wirtschaft unreflektiert durchsetzen. Auch bauen, sind aufwendige Stollen und Kavernen im werkbauten. Architekt hier existieren bereits Lösungen in weit nachhal Berg. Auch liegen die Bauten im Gebirge vielfach Nicolaus Hartmann (1880–1956) spielte mit tigerer Art: ein verminderter Verbrauch und die an durch Lawinen und Murgängen gefährdeten Analogien und orientierte Benutzung bestehender Infrastrukturen als Mon Orten. Zu deren Schutz werden sie ins Erdinnere sich an der Formenspratageorte, wie Lärmwände an Autobahnen oder verlegt. Dies betrifft vor allem Druckleitungen che der Burgen Graubündens. Foto Christian Kerez Staumauern.

und Zentralengebäude. Zudem haben Kriegszeiten a+a 1/2023

59

1

2

3

die Verletzlichkeit der Energieinfrastrukturen aufgezeigt. Im Berg geschützte Anlagen zeigen hier viele Vorteile.

Im Weiteren ist die Geologie der jeweiligen Standorte zuweilen sehr komplex. Im Berg kann ein notwendiger Grossbau auch einfacher auf verschiedene Kleinbauten aufgeteilt werden. Ein zusätzlicher Grund ist die lokale Bevölkerung, die oft nur schwer zu überzeugen ist vom Bau von Grossanlagen im eigenen Kulturraum. Bauten im Berg bieten hier weniger Angriffsfläche. Das «Tarnen» von Bauten wird zu dieser Zeit gesellschaftsfähig und auch bei zivilen Bauten angewandt. Die Kraftwerkbauten sind Investitionen in eine lange Zeitperiode – und daher kostengünstiger. Ein Bauwerk im Untergrund unterliegt den immer etwa gleichen Temperaturen – dies macht einen Betrieb und den Umgang mit der Bauphysik einfacher. Eine Anlage im Inneren des Gebirges kann das ganze Jahr hindurch betrieben werden.

4

Der Zugang für im Winter notwendige Unterhaltsarbeiten kann durch Stollen ermöglicht werden.

Heute allerdings werden diese unterirdischen Anlagen meist ferngesteuert und sind somit nicht mehr täglicher Arbeitsort. Das im Berg für längere Aufenthalte fehlende natürliche Tageslicht ist so nicht mehr relevant.

Die menschenleere Stadt

Und immer weiter lebt im Berginnern eine dunkle, immer produzierende, von niemandem beachtete und menschenleere Stadt. Das Produkt erreicht uns über sirrende, im Abendlicht glitzernde Hochspannungsleitungen. Vor Ort unbegreifliche, aus der Erde ragende Bauwerksteile ergeben vorerst keinen Sinn und Zusammenhang. Die enorme Menge produzierter Energie ist dennoch irgendwie immer spürbar. Dies alles weckt das 5

60

k+a 1/2023

Interesse des Geniessers der Architektur und der Zum Autor «

Technik – im Zusammenhang mit dem Erleben 1 Der Stolleneinlauf

der Staumauer Nalps

des Kultur und Gebirgsraumes. Hat man einmal Conradin Clavuot ist dipl. Architekt ETH BSA SWB

und arbeitet mit eigenem Büro in Chur. Diverse (Kraftwerke Vorderrhein die Gelegenheit, diese Unterwelt betreten zu dür nationale und internationale Auszeichnungen für AG, 1967), bevor der fen, dann beginnt man zu staunen. Man soll sich gutes Bauen, 2003 bis 2006 Gastdozentur an der Stausee zum ersten Mal die Dimensionen vorstellen: Druckleitungen von befüllt wurde. Foto z.V.g.

ETH Zürich im Bereich Architektur. Seit 2021 ist er 30 km Länge mit Durchmessern von 5,80 m durch im Landesbeirat für Architektur und Landschaft, stossen die Erde unter der Alpwiese. Stehende Be Südtirol. 2024 wird eine Monographie über seine 2 Ein Technikzimmer tonzylinder von 100 m Höhe und mit Durchmes Arbeiten im Quart Verlag erscheinen.

in der Spritzbetonkam Kontakt: mail@clavuot.ch, www.clavuot.ch mer der Wasserfassung

sern von 20 m ragen in die besagten Wiesen, und Reischen (Kraftwerke bei Druckveränderungen in den Rohren können Keywords Hinterrhein AG, 1963).

Wasserfontänen meterhoch herausschiessen. Rie Bauen in den Alpen, Kraftwerkarchitektur, Archi Foto Christian Kerez

sige Drosselklappen regeln diese Druckverhältnis tektur im Untergrund, Schweiz, 20. Jahrhundert se so, dass die Turbinen nicht zu starken Druck 3 Drosselklappenkam schwankungen ausgesetzt sind.

Résumé

mer beim Wasserschloss

der Zentrale Sils i. D.

Pumpspeicherwerke benötigen Unterwasser Les centrales électriques dans (Kraftwerke Hinterschlösser, um die Flüsse der riesigen Wassermen le canton des Grisons rhein AG, 1961). Die Durchgen nach oben oder nach unten zu regeln. Enorme Un coup d’œil sur la carte des installamesser der Druckrohre Wasserstrudel bilden sich 30 m unter den Füssen, tions de centrales électriques dans le canton erreichen mit ihren Innendurchmessern von 5,60 m einzig und allein beleuchtet durch drei Glüh des Grisons − y compris leurs galeries de liaison − montre que le paysage naturel théodie Dimensionen von birnen.

Eisenbahntunnels. Die

riquement intact est relié sous terre par un In aller Regel haben die Planer im Berginneren Rohre stehen dauernd vaste réseau de béton et d’acier.

unter höchstem Wassernicht versucht, eine tagesähnliche oder gar eine Les changements économiques et sodruck. Im Wasserschloss angenehme Arbeitsatmosphäre auszubilden. Die ciaux qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre werden die Druckverhält Bauwerke wurden aus den vorgehend genannten mondiale ont apporté une toute nouvelle nisse auf die Turbinen ausgeglichen. Foto

Aspekten entwickelt, und die geschilderte Faszi dynamique à la construction de centrales Christian Kerez nation basiert auf dem Zusammenkommen von électriques dans les Alpes suisses. De nom Berg, Wasser, Energie und dem baulichen Umgang breuses infrastructures ont été enfouies 4 Der Maschinensaal damit. Kaum Inszenierung, kaum Gestaltungswil dans la roche, tout d’abord pour des raisons der Kaverne Ferrera le: eine weitgehende Befreiung von dekorativen d’ingénierie. Il en résulte une culture de la (Kraftwerke Hinterrhein und überflüssigen Elementen. Wir haben es mit construction souterraine dont la fascination AG, 1962). Die Ausgestalrepose sur l’harmonie entre la montagne, tung der Turbinenhalle der kompletten Reduktion und Konzentration auf l’eau, l’énergie et le savoir de l’ingénieur.

inmitten des Bergs ist

die Fragen der eigentlichen Aufgabe zu tun.

La plupart des constructions se distinguent völlig abstrahiert. Kein

Und wenn dann doch einmal versucht wurpar leur minimalisme et la concentration Bezug zum Berg, kein Bede, einen Raum architektonisch besonders auszuzug zum Tageslicht, keine sur la tâche qui leur est attribuée.

Liebe zum Arbeitsplatz.

gestalten, führte dies selten zu einer Bereicherung Einfach sauber, hell, deoder zur besseren Lesbarmachung der Thematik taillos. Nur ein ständiges Riassunto

des Bauens im Berg. Die danebenliegenden Rest Surren und ein Geruch

Le centrali elettriche nel

von Schmieröl und Putzräume wirkten in aller Regel viel inspirierender, Canton Grigioni mittel definieren den weil sie zum Staunen verleiteten, oft gigantisch Uno sguardo alla carta geografica del Raum. Foto Kraftwerke in den Dimensionen, zum Teil auch unsinnig – Canton Grigioni con indicate le centrali elet Hinterrhein AG (KHR)

und doch genutzt und durchgehbar. Und eben: triche e i rispettivi condotti di collegamento, immer ein Resultat des Bauens in der engen Fels rivela come il paesaggio naturale, apparente 5 Das Unterwasser kammer.

mente senza discontinuità, è attraversato schloss Ferrera (Kraftwernel sottosuolo da un’ampia rete di cemento ke Hinterrhein AG, 1962).

Anmerkung

e acciaio.

Durch diesen unterirdischen Zylinder wird das Dopo la seconda guerra mondiale, le Wasser zwischen den

1 Vgl. www.heimatschutz.ch/unseregeschichte.

trasformazioni economiche e sociali hanno Stauseen Valle di Lei

portato un dinamismo del tutto inedito nella und Sufers hin und hercostruzione di centrali elettriche nelle Alpi gepumpt (Pumpspeichersvizzere. Molte nuove infrastrutture sono werk). Der Zylinder misst im Durchmesser 20 m

state relegate nel sottosuolo, in primo luogo und ist rund 40 m hoch.

per ragioni ingegneristiche. È nata così una Er befindet sich 200 m cultura edilizia sotterranea, il cui fascino è von der Felsoberfläche basato sulla sintonia tra montagna, acqua, entfernt im Berginnern.

energia e conoscenze ingegneristiche. La Foto Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) maggior parte degli edifici si distinguono per il loro minimalismo e il focus sul compito che sono chiamati ad assolvere .

a+a 1/2023

61